Booster Pump AUDP series

TECHNICAL DATA Model (220V 50Hz) Output(W) Total Head m Size Capacitor (μF) Ejector Type Suct.H m Capacity L/min-At discharge head m 10m 15m 25m 35m 40m AUDP225A 255 40 1.25“X1”X1” 10 E20 10 50 34 12 E20 15 34 20 5 E30 20 17 13 7 AUDP370A 370 50 1.25“X1”X1” 12 E20 10 42 18 […]